en	This form should not contain extra fields.
und	Polia by nemali obsahovať ďalšie prvky.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Odoslaný súbor je príliš veľký. Prosím odošlite súbor s menšou veľkosťou.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF token je neplatný. Prosím skúste znovu odoslať formulár.