en	This form should not contain extra fields.
und	Эта форма не должна содержать дополнительных полей.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Загруженный файл слишком большой. Пожалуйста, попробуйте загрузить файл меньшего размера.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF значение недопустимо. Пожалуйста, попробуйте повторить отправку формы.