en	This form should not contain extra fields.
und	Dit formulier mag geen extra velden bevatten.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Het geüploade bestand is te groot. Probeer een kleiner bestand te uploaden.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	De CSRF-token is ongeldig. Probeer het formulier opnieuw te versturen.