en	This form should not contain extra fields.
und	フィールドグループに追加のフィールドを含んではなりません。

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	アップロードされたファイルが大きすぎます。小さなファイルで再度アップロードしてください。

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRFトークンが無効です、再送信してください。